VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
Attribute VB_Name = "HTTPServer"
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_Exposed = False
'---------------------------------------------------------
'<Purpose> class object corresponding to an HTTP Server.
' As a class object it can be passed between OLE servers.
'---------------------------------------------------------

Option Explicit

'<Public>---------------------------------------------
Public Alias            As String
Public UseProxy         As Integer
Public HostName         As String
Public ProxyName        As String
Public DefaultURL       As String
Public Reconnect        As Integer
'</Public>--------------------------------------------
